Yleistetty integraalilaskennan väliarvolause:

Jos funktiot f ja g ovat jatkuvia ja jos g(x) ˘ 0, kun x 2 [a, b] niin silloin on olemassa ξ 2 [a, b] siten, että Z_b a f (x)g(x) dx = f (ξ) Z_b a g(x) dx. Viitteet

[1] Kivelä, S., Reaalimuuttujan analyysi, s 169.

[2] Persson, A., Böiers, L.-C., Analys i en variabel, s. 263.