\begin{Tehtava}
\begin{tehtava}
mplV0018.tex \\
% Adams s. 739 teht. 11, V: s. 448 
Kolmionmuotoisen maa-alan kahden sivun mitatut pituudet ovat 
$224$ m ja $158$ m ja niiden v\"alinen kulma $64^\circ$ .
Pituusmittauksen virheraja on $0.4$ m ja kulman $2^\circ$ .
Mik\"a on pinta-alan likim\"a\"ar\"ainen suhteellinen maksimivirhe.

Vast: n. $2$ \%


\end{tehtava}
%\begin{vihje}
%\end{vihje}

\end{Tehtava}
